Стефан Фурнаджиев
Когато беше най-тихо в църквата…

chitanka.info

Когато беше най-тихо в църквата;

когато палеха свещи;

когато се кръстеха;

когато се молеха…

Изведнъж чуха небесен глас:

изгърмя първата пушка.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.